en	user.login_error.user_disabled
da	Din konto er deaktiveret! Kontakt en administrator, hvis du mener, at dette er en fejl.

en	saml.error.cannot_login_local_user_per_saml
da	Du kan ikke logge ind som lokal bruger via SSO! Brug dit lokale password i stedet.