en	user.login_error.user_disabled
it	Il tuo account è disabilitato! Contatta un amministratore se ritieni che non sia corretto.

en	saml.error.cannot_login_local_user_per_saml
it	Non è possibile accedere come utente locale tramite SSO! Usare invece la password locale.