en	user.login_error.user_disabled
pl	Twoje konto jest wyłączone! Skontaktuj się z administratorem, jeśli uważasz, że jest to niewłaściwe.

en	saml.error.cannot_login_local_user_per_saml
pl	Nie możesz zalogować się jako użytkownik lokalny poprzez SSO! Zamiast tego użyj hasła użytkownika lokalnego.