en	user.login_error.user_disabled
ru	Ваша учетная запись отключена! Свяжитесь с администратором, если вы считаете, что это неправильно.

en	saml.error.cannot_login_local_user_per_saml
ru	Вы не можете войти в систему как локальный пользователь через SSO! Используйте локального пользователя и его пароль.