en	user.login_error.user_disabled
vi	Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa! Hãy liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho rằng điều này sai.

en	saml.error.cannot_login_local_user_per_saml
vi	Bạn không thể đăng nhập qua SSO! Thay vào đó hãy sử dụng mật khẩu người dùng cục bộ của bạn.