en	part.master_attachment.must_be_picture
da	Forhåndsvisnings-bilaget skal være et rigtigt billede!

en	structural.entity.unique_name
da	Der eksisterer allerede et element med dette navn på dette niveau!

en	parameters.validator.min_lesser_typical
da	Værdi skal være mindre end eller lig med den typiske værdi ({{ compared_value }}).

en	parameters.validator.min_lesser_max
da	Værdi skal være mindre end maksumumværdien ({{ compared_value }}).

en	parameters.validator.max_greater_typical
da	Værdi skal være større eller lig med den typiske værdi ({{ compared_value }}).

en	validator.user.username_already_used
da	Der eksisterer allerede en bruger med dette navn

en	user.invalid_username
da	Brugernavn skal må kun indeholde bogstager, tal, understregningstegn, punktummer, plusser og minusser!

en	validator.noneofitschild.self
da	Et element kan ikke være dets eget overordnede element!

en	validator.noneofitschild.children
da	Et underelement kan ikke være dets overordnede element (Dette ville resultere i løkker)!

en	validator.select_valid_category
da	Vælg venligst en gyldig kategori!

en	validator.part_lot.only_existing
da	Lagerlokationen er markeret som "Kun eksisterende dele", så derfor kan nye dele ikke tilføjes.

en	validator.part_lot.location_full.no_increase
da	Lokationen er fuld. Antal kan ikke forøges (Ny værdi skal være mindre end {{ old_amount }}).

en	validator.part_lot.location_full
da	Lokation er fuld. Kan ikke tilføje nye dele til denne.

en	validator.part_lot.single_part
da	Lagerlokationen er markeret som "Kun én komponent", så der kan ikke tilføjes yderligere.

en	validator.attachment.must_not_be_null
da	Du skal vælge en bilagstype!

en	validator.orderdetail.supplier_must_not_be_null
da	Du skal vælge en leverandør!

en	validator.measurement_unit.use_si_prefix_needs_unit
da	For at kunne aktivere SI-prefixes, så skal du have indtastet et enhedsymbol!

en	part.ipn.must_be_unique
da	Det interne partnummer skal være unikt. {{ value }} værdien er allerede i brug!

en	validator.project.bom_entry.name_or_part_needed
da	Du skal vælge en komponent eller angive et navn til en ikke-komponent styklistepost!

en	project.bom_entry.name_already_in_bom
da	Der findes allerede en BOM linie med dette navn!

en	project.bom_entry.part_already_in_bom
da	Delen eksisterer allerede i denne BOM!

en	project.bom_entry.mountnames_quantity_mismatch
da	Antallet af bestykningsnavne skal svare til BOM antallet af komponenter!

en	project.bom_entry.can_not_add_own_builds_part
da	En projekt BOM-liste kan ikke tilføjet til en BOM.

en	project.bom_has_to_include_all_subelement_parts
da	Projekt BOM skal indeholde alle underprojekters styklister. Komponent %part_name% fra projekt %project_name% mangler!

en	project.bom_entry.price_not_allowed_on_parts
da	Du kan ikke sætte pris for komponent-BOM indtastninger. Indtast prisen på selve komponenten selv.

en	validator.project_build.lot_bigger_than_needed
da	Du har valgt en større mængde til plukning end nødvendigt. Fjern det overskydende antal

en	validator.project_build.lot_smaller_than_needed
da	Du har valgt et for lille antal til plukning end der er nødvendigt for dette byg. Tilføj yderligere mængde.

en	part.name.must_match_category_regex
da	Komponentnavnet matcher ikke med det regulære udtryk (regular expression) som der er specificeret for kategorien: %regex%

en	validator.attachment.name_not_blank
da	Vælg en værdi, eller upload en fil for automatisk at bruge dens filnavn som navn for denne vedhæftede fil.

en	validator.part_lot.owner_must_match_storage_location_owner
da	Ejeren af ​​denne komponentbeholdning og den valgte lagerplacering skal matche (%owner_name%)!

en	validator.part_lot.owner_must_not_be_anonymous
da	Ejeren kan ikke være den anonyme bruger!

en	validator.part_association.must_set_an_value_if_type_is_other
da	Hvis linktypen er sat til "Andet", skal du angive en beskrivende værdi!

en	validator.part_association.part_cannot_be_associated_with_itself
da	En komponent kan ikke knyttes til sig selv!

en	validator.part_association.already_exists
da	Et link til denne komponent findes allerede!

en	validator.part_lot.vendor_barcode_must_be_unique
da	Denne leverandørstregkodeværdi er allerede brugt til en anden beholdning. Stregkoden skal være unik!