en	part.master_attachment.must_be_picture
pl	Załącznik podglądowy musi zawierać prawidłowe zdjęcie!

en	structural.entity.unique_name
pl	Element o tej nazwie już istnieje na tym poziomie!

en	parameters.validator.min_lesser_typical
pl	Wartość musi być mniejsza lub równa wartości nominalnej ({{compare_value }}).

en	parameters.validator.min_lesser_max
pl	Wartość musi być mniejsza niż wartość maksymalna ({{ compare_value }}).

en	parameters.validator.max_greater_typical
pl	Wartość musi być większa lub równa wartości nominalnej ({{ compare_value }}).

en	validator.user.username_already_used
pl	Użytkownik o tej nazwie już istnieje

en	user.invalid_username
pl	Nazwa użytkownika może zawierać wyłącznie litery, cyfry, podkreślenia, kropki, plusy i minusy!

en	validator.noneofitschild.self
pl	Element nie może być swoim własnym elementem nadrzędnym!

en	validator.noneofitschild.children
pl	Nie możesz przypisać elementu podrzędnego jako elementu nadrzędnego (spowodowałoby to pętle)!

en	validator.select_valid_category
pl	Proszę wybrać prawidłową kategorię!

en	validator.part_lot.only_existing
pl	Nie można dodać nowych części do tej lokalizacji, ponieważ jest ona oznaczona jako „Tylko istniejące”

en	validator.part_lot.location_full.no_increase
pl	Lokalizacja jest pełna. Ilości nie można zwiększyć (nowa wartość musi być mniejsza niż {{ old_amount }}).

en	validator.part_lot.location_full
pl	Lokalizacja jest pełna. Nie można do niego dodawać nowych części.

en	validator.part_lot.single_part
pl	Ta lokalizacja może zawierać tylko jedną część i jest już pełna!

en	validator.attachment.must_not_be_null
pl	Musisz wybrać typ załącznika!

en	validator.orderdetail.supplier_must_not_be_null
pl	Musisz wybrać dostawcę!

en	validator.measurement_unit.use_si_prefix_needs_unit
pl	Aby włączyć przedrostki SI, musisz ustawić symbol jednostki!

en	part.ipn.must_be_unique
pl	Wewnętrzny numer części musi być unikalny. {{value }} jest już w użyciu!

en	validator.project.bom_entry.name_or_part_needed
pl	Należy wybrać część dla wpisu BOM części lub ustawić nazwę dla wpisu BOM niebędącego częścią.

en	project.bom_entry.name_already_in_bom
pl	Istnieje już pozycja BOM o tej nazwie!

en	project.bom_entry.part_already_in_bom
pl	Ta część już istnieje w BOM-ie!

en	project.bom_entry.mountnames_quantity_mismatch
pl	Ta część już istnieje w BOM-ie! Liczba nazw montowań musi odpowiadać liczbie BOM-ów!

en	project.bom_entry.can_not_add_own_builds_part
pl	Do zestawienia komponentów nie można dodać własnej części konstrukcyjnej projektu.

en	project.bom_has_to_include_all_subelement_parts
pl	BOM projektu musi zawierać wszystkie komponenty produkcyjne podprojektów. Brakuje komponentu %part_name% projektu %project_name%!

en	project.bom_entry.price_not_allowed_on_parts
pl	Ceny nie są dozwolone we wpisach BOM powiązanych z częścią. Zamiast tego zdefiniuj cenę części.

en	validator.project_build.lot_bigger_than_needed
pl	Wybrałeś większą ilość, niż jest to konieczne! Usuń niepotrzebną ilość.

en	validator.project_build.lot_smaller_than_needed
pl	Wybrałeś mniejszą ilość do pobrania, niż jest to potrzebne do kompilacji! Dodaj dodatkową ilość.

en	part.name.must_match_category_regex
pl	Nazwa części nie pasuje do wyrażenia regularnego określonego w kategorii: %regex%

en	validator.attachment.name_not_blank
pl	Ustaw tutaj wartość lub prześlij plik, aby automatycznie użyć jego nazwy jako nazwy załącznika.

en	validator.part_lot.owner_must_match_storage_location_owner
pl	Właściciel tego zestawu komponentów i wybrana lokalizacja przechowywania muszą być zgodne (%owner_name%)!

en	validator.part_lot.owner_must_not_be_anonymous
pl	Właściciel nie może być anonimowym użytkownikiem!

en	validator.part_association.must_set_an_value_if_type_is_other
pl	Jeśli ustawisz typ na „inny”, musisz ustawić dla niego wartość opisową!

en	validator.part_association.part_cannot_be_associated_with_itself
pl	Część nie może być powiązana sama ze sobą!

en	validator.part_association.already_exists
pl	Powiązanie z tą częścią już istnieje!

en	validator.part_lot.vendor_barcode_must_be_unique
pl	Ta wartość kodu kreskowego dostawcy jest już używana w innym magazynie. Kod kreskowy musi być unikalny!

en	validator.year_2038_bug_on_32bit
pl	Ze względu na ograniczenia techniczne nie jest możliwe wybranie daty po 19 stycznia 2038 w systemach 32-bitowych!